Title: TG- DSC zadania do uspupełniania
Course: Inżynieria materiałowa: wybrane metody i procesy

Q: Metodą analizy termograwimetrycznej (TG) wraz z rejestracją danych dla różnicowej analizy termograwimetrycznej (DTG) przeprowadzono badanie termoanalityczne skrobi modyfikowanej. Pomiar prowadzono w atmosferze utleniającej (powietrze syntetyczne), w zakresie 25-600°C z szybkością ogrzewania 10°C/min w tyglach z Al_2O_3 na naważce próbki o masie 10 mg.

Poniżej zestawiono krzywe TG i DTG na wykresie (wykres jest interaktywny, punkt pomiarowy można odczytać po najechaniu kursorem myszy na krzywą).

** jeżeli rysunki nie wyświetlają się w całości, należy schować pasek menu bocznego.

Na przebiegu krzywych TG i DTG można zidentyfikować [...] ubytku masy.

Uzupełnij brakujące dane w tabeli (separatorem dziesiętnym jest kropka; w komórkach tabeli, w których w oparciu o przebieg krzywych nie można określić wymaganej wartości należy wpisać nd. ):

Etap (np. II, nd.;) (kolejność ma znaczenie!) | Ubytek masy ∆m, % | Temperatura maksimum szybkości zmiany masy, °C
[...] | [...] | [...]
[...] | [...] | [...]
[...] | [...] | [...]
[...] | [...] | [...]
A: trzy etapy; I; 15.67; 117; II; 46.2; 296; III; 12.05; 538; nd.; nd.; nd.
Gap 1 offers: jeden etap; dwa etapy; trzy etapy; cztery etapy

Q: PVC jest najmniej stabilny termicznie.
- Polimer (PI) jest [...] stabilny termicznie.
- Polimer (PI) nie traci na wadze w ogóle poniżej około [...] stopni  Celsjusza, a następnie rozkłada się nagle w temperaturze około [...] stopni Celsjusza.
- Oprócz [...]  trzy inne polimery uległy rozkładowi.
- Polimery (PMMA) rozkładają się [...]
ogółem niż pozostałe, na co wskazują zbocza o nachyleniu [...]
- Krzywa TG polimeru (PMMA) ma [...] nachylenie niż inne.
- PCW zaczyna się rozpadać na [...] temperatura ~150 stopni Celsjusza i przebiega miejsce w [...] etapach.
A: Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego
Partly right: gap 1 Drawskiego (50%); gap 2 Drawskiego (50%); gap 3 Drawskiego (50%); gap 4 Drawskiego (50%); gap 5 Drawskiego (50%); gap 6 Drawskiego (50%); gap 7 Drawskiego (50%); gap 8 Drawskiego (50%); gap 9 Drawskiego (50%)
Gap 1 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 2 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 3 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 4 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 5 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 6 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 7 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 8 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 9 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego

Q: Polimer A jest najmniej stabilny termicznie.
- Polimer (PI) jest [...] stabilny termicznie.
- Polimer (PI) nie traci na wadze w ogóle poniżej około [...] stopni  Celsjusza, a następnie rozkłada się nagle w temperaturze około [...] stopni Celsjusza.
- Oprócz [...]  trzy inne polimery uległy rozkładowi.
- Polimery (PMMA) rozkładają się [...]
ogółem niż pozostałe, na co wskazują zbocza o nachyleniu [...]
- Krzywa TG polimeru (PMMA) ma [...] nachylenie niż inne.
- PCW zaczyna się rozpadać na [...] temperatura ~150 stopni Celsjusza i przebiega miejsce w [...] etapach.
A: Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego; Pomorskiego
Partly right: gap 1 Drawskiego (50%); gap 2 Drawskiego (50%); gap 3 Drawskiego (50%); gap 4 Drawskiego (50%); gap 5 Drawskiego (50%); gap 6 Drawskiego (50%); gap 7 Drawskiego (50%); gap 8 Drawskiego (50%); gap 9 Drawskiego (50%)
Gap 1 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 2 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 3 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 4 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 5 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 6 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 7 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 8 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego
Gap 9 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego

Q: Metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) przeprowadzono badanie termoanalityczne polimeru. Pomiar prowadzono w atmosferze utleniającej (powietrze syntetyczne), w zakresie 25-1400°C z szybkością ogrzewania 10°C/min w tyglach z Al_2O_3 na naważce próbki o masie 10 mg.

Poniżej przedstawiono krzywą DSC (wykres jest interaktywny, punkt pomiarowy można odczytać po najechaniu kursorem myszy na krzywą).

** jeżeli rysunki nie wyświetlają się w całości, należy schować pasek menu bocznego.

Przeanalizuj przebieg krzywej DSC i uzupełnij brakujące dane (wskazówki dot. interpretacji znajdziesz TUTAJ):

Temperatura przemiany/procesu (ekstremum piku;  kierunek identyfikacji od 25 °C →1400°C; liczby całkowite; kolejność ma znaczenie!) | Rodzaj efektu
[...] | [...]
[...] | [...]
[...] | [...]
A: 437; egzotermiczny; 897; endotermiczny; 1128; endotermiczny
Gap 2 offers: egzotermiczny; endotermiczny
Gap 4 offers: egzotermiczny; endotermiczny
Gap 6 offers: egzotermiczny; endotermiczny