Title: Anodowa woltamperometria stripingowa - test
Course: Inżynieria materiałowa: wybrane metody i procesy > Section: Anodowa woltamperometria stripingowa (prow. Karolina Kaczmarska)

Witaj!

Na podstawie zasobów z wstępu teoretycznego przygotowaliśmy dla Ciebie test, który pozwoli sprawdzić poziom zdobytej Twojej wiedzy w zakresie Anodowej woltamperometrii stripngowej.

Test zawiera pytania zamknięte (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru). Aby ukończyć tę aktywność musisz zdobyć min. 50% przewidzianych w teście punktów.

Nie ma limitu czasu ani liczby podejść do rozwiązania testu.

Powodzenia!

Feedback: Świetny wynik! Możesz przejść do kolejnych zasobów i aktywności.
Feedback: Ok, osiągasz wymagane minimum do ukończenia aktywności, możesz przejść do kolejnych zasobów i aktywności . Możesz też poprawić swój wyniki podejść do testu jeszcze raz.
Feedback: Niestety nie udało Ci się przekroczyć progu 50%! Zapoznaj się z treścią zasobów i próbuj jeszcze raz!