Title: Domyślna dla: testy i zadania IML wybrane metody i procesy
Course: Inżynieria materiałowa: wybrane metody i procesy

Domyślna kategoria dla pytań współdzielonych w kontekście 'TPMet'.

Q: jhjhj
A: nb

A: 0.37 (± 0.1)

Q: [Image]
A: 0.9557 (± 0.02)
Partly right: 0.5032 (33%); 0.5216 (33%)

Q: fddffdfd
A: 0.9 (± 0.05) / 0.6 / 0.4

Q: Rega to rzeka wpadająca do [...]. Przepływa przez obszary Pojezierza [...]. Jej długość wynosi [...]. Spływy tą rzeką są bardzo ciekawe, ale mogą być odcinkami trudne.
A: Bałtyku / Morza Bałtyckiego; Pomorskiego; 170
Partly right: gap 1 bałtyku (80%); gap 1 morza bałtyckiego (80%); gap 2 Drawskiego (50%); gap 3 170 (50%)
Gap 2 offers: Pomorskiego; Drawskiego; Mazurskiego

Q: W zakładzie przemysłowym pocięto różnej grubości blachy (nie tylko stalowe) z wykorzystaniem metod:  cięcia plazmowego i cięcia laserowego. Dla każdego rodzaju blachy zaproponowano wycięcie dwóch otworów o określonych średnicach, zachowując w serii parametry cięcia plazmą czy laserem. W ten sposób otrzymano zestaw próbek do analizy jakości ww. metod.

Uzupełnij brakujące informacje. W celu powiększenia zdjęcia należny na nie kliknąć - zdjęcie otworzy się w nowym oknie przeglądarki.
** jeżeli rysunki nie wyświetlają się w całości, należy schować pasek menu bocznego.

A.  [Image] | B. [Image] | Na zdjęciu A i B przedstawiono fragment próbki ze stopu aluminium 5083 H111 o grubości 5 mm ciętej palnikiem plazmowym: Zdjęcie A przedstawia powierzchnię górną, od strony wejścia strumienia plazmy, a zdjęcie B powierzchnię dolną, od strony wyjścia strumienia plazmy. Na próbce zidentyfikowano wadę w postaci [...]
C.  [Image] | D. [Image] | Na zdjęciu C i D przedstawiono fragment próbki ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 1.4301/2B grubości 4 mm ciętej strumieniem plazmy. Powierzchnię dolną próbki przedstawiono na rysunku [...]
E.  [Image] | F.  [Image] | Na zdjęciu E i F przedstawiono fragment próbki ze stopu aluminium o grubości 5 mm. Na próbce zidentyfikowano nawis stopionego materiału na dolnej powierzchni cięcia, ale jakość górnej powierzchni jest bardzo dobra, z zachowaniem geometrycznego kształtu. Na tej podstawie można stwierdzić, że cięcie wykonano z zastosowaniem [...]
G. [Image] | H.  [Image] | Na zdjęciu G i H przedstawiono fragment próbki ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 1.4301/2B o grubości 4 mm. W związku z tym, że na powierzchni górnej próbki (zdjęcie G) nie zidentyfikowano widocznego miejsca wkłucia, a na powierzchni dolnej (zdjęcie H) nie występują nawisy zgorzeliny należy twierdzić, że proces cięcia przeprowadzono z zastosowaniem [...]
I.  [Image] | J.  [Image] | Na zdjęciu I i J przedstawiono fragment próbki stali konstrukcyjnej S355MC o grubości 6 mm ciętej strumieniem plazmy. Zdjęcie I przedstawia powierzchnię górną, natomiast zdjęcie J – dolną, na której najbardziej widoczną wadą jest [...]
K. [Image] | L.  [Image] | Na zdjęciu K i L przedstawiono fragment próbki ze stali konstrukcyjnej S355MC o grubości 6 mm. Zdjęcie K przedstawia powierzchnię górną, zdjęcie L – dolną. Na podstawie analizy jakości uzyskanych krawędzi można stwierdzić, że proces cięcia przeprowadzono z zastosowaniem wycinarki [...]
Also offered: braku prostopadłości płaszczyzn; zaokrąglenia krawędzi na górnej powierzchni próbki; nawisu zgorzeliny przy dolnej powierzchni próbki; C; niezachowana geometria otworu; widoczne miejsce wkłucia; nalot na powierzchni; laserowej
A: nalotu na dolnej powierzchni próbki; D; wiązki laserowej; strumienia plazmy; nawis zgorzeliny; plazmowej
If right: Twoja odpowiedź jest poprawna.
If partly right: Twoja odpowiedź jest częściowo poprawna.
If wrong: Twoja odpowiedź jest niepoprawna.