Title: woltamperometria - ćwiczenia
Course: Inżynieria materiałowa: wybrane metody i procesy

Q: Celem doświadczenia jest określenie stężenia cynku roztworze pokorozyjnym.  W celu oceny ilościowej przeprowadzono serię pomiarów metodą anodowej woltamperometrii inwersyjnej z zastosowaniem metody dodatku wzorca (wskazówki TUTAJ).

Na poniższym rysunku przedstawiono zależność natężenia prądu i od stężenia cynku w badanym roztworze. Na wykres naniesiono również krzywą kalibracyjną otrzymaną metodą ekstrapolacji.

** jeżeli rysunki nie wyświetlają się w całości, należy schować pasek menu bocznego.

Odczytaj z wykresu jakie jest stężenie jonu oznaczanego w roztworze badanym. Pamiętaj o jednostkach.
A: 0.5269 (± 0.05)

Q: Przeprowadzono serię pomiarów metodą anodowej woltamperometrii stripingowej (pokazowy pomiar TUTAJ). Celem doświadczenia było wyznaczenie stężenie jonu cynku (Zn) w próbce roztworu pokorozyjnego, zatem przeprowadzono kalibrację z uwzględnieniem metody dodatku wzorca (stężenie wzorca c_x = 100 ppm) (więcej informacji dot. metody: TUTAJ).

Poniżej w tabeli zestawiono dane do sporządzenia kalibracji.

Pomiar | Dodatek wzorca, ml | Stężenie, ppm (uwzględniono objętość wzorca) | Natężenie prądu, mA
1 | 0,00 | 0,0000 | 0,8184
2 | 0,02 | 0,1996 | 1,3745
3 | 0,04 | 0,3984 | 1,7758

Na podstawie powyższych danych należy wyznaczyć współczynniki funkcji kalibracyjnej y= ax+b (separatorem dziesiętnym jest przecinek):

- współczynnik a = [...]
- współczynnik b = [...]

współczynnik dopasowania R^2 = [...]

i obliczyć:

- stężenie cynku c_x = [...] ppm

Współczynniki można wyznaczyć w arkuszu Excel lub kalkulatorze graficznym Desmos.

Wskazówki dot. interpretacji.
A: 240591002; 0.843642; 0.9958; 0.351

Q: Celem doświadczenia jest określenie stężenia cynku roztworze pokorozyjnym.  W celu oceny ilościowej przeprowadzono serię pomiarów metodą anodowej woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem metody dodatku wzorca (wskazówki TUTAJ).

Na poniższym rysunku przedstawiono zależność natężenia prądu od stężenia cynku w badanym roztworze. Na wykres naniesiono również krzywą kalibracyjną otrzymaną metodą ekstrapolacji.

** jeżeli rysunki nie wyświetlają się w całości, należy schować pasek menu bocznego.

Odczytaj z wykresu jakie jest stężenie jonu oznaczanego w roztworze badanym. Pamiętaj o jednostkach.

Stężenie cynku w roztworze wynosi: [...] [...]
A: 0.5269; ppm
Gap 2 offers: %; mmol/dm³; ppm