Title: Anodowa woltamperometria stripingowa - zadanie - poziom trudności: łatwe
Course: Inżynieria materiałowa: wybrane metody i procesy > Section: Anodowa woltamperometria stripingowa (prow. Karolina Kaczmarska)

Celem doświadczenia jest określenie stężenia cynku roztworze pokorozyjnym.  W celu oceny ilościowej przeprowadzono serię pomiarów metodą anodowej woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem metody dodatku wzorca (wskazówki TUTAJ).

Na poniższym rysunku przedstawiono zależność natężenia prądu od stężenia cynku w badanym roztworze. Na wykres naniesiono również krzywą kalibracyjną otrzymaną metodą ekstrapolacji.

** jeżeli rysunki nie wyświetlają się w całości, należy schować pasek menu bocznego.