Title: Spektofotometria UV-Vis - zadanie - poziom trudności: trudniejsze
Course: Inżynieria materiałowa: wybrane metody i procesy > Section: Spektrofotometria UV-Vis (prow. Beata Grabowska)

Wartość wskaźnika CEC tj. zdolności do wymiany kationowej (ang. cation exchange capacity) oblicza się korzystając ze wzoru:

gdzie:

A_bs0 – absorbancja roztworu Cu-TET bez próbki bentonitu (próba ślepa);

A_bsp - absorbancja roztworu Cu-TET z udziałem próbki bentonitu.

*Separatorem dziesiętnym jest kropka