Title: Przerwa techniczna w dostępie do platfromy
Course: Wprowadzenie do e-learningu > Forum: Forum aktualności

Witam serdecznie,

W najbliższy wtorek 15 września, od godziny 16:00 planowane jest przeniesienie serwerów AGH do wyremontowanego pomieszczenia (po zalaniu serwerowni wodą na początku września). W związku z tym mogą wystąpić problemy z dostępem do kursu. Informatycy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, by od środy g. 7:00 wszystkie sieci i serwisy były dostępne.

W przypadku niespodziewanych problemów technicznych powyższe prace mogą zostać przesunięte na środę 16 września, w tych samych godzinach.

Mam nadzieję, że przerwa ta nie będzie dla Państwa zbytnim
utrudnieniem.

Pozdrawiam,
Karolina