Title: Klasy zmiennych - Specyfikatory klas przechowywania
Course: Programowanie w języku C++

Q: Jaką wartością jest domyślnie inicjalizowana zmienna automatyczna?
- Zmienna automatyczna nie jest domyślnie inicjalizowana.
- Wartością 0 w przypadku typów numerycznych, w pozostałych przypadkach zmienna automatyczna nie jest domyślnie inicjalizowana.
- Domyślna wartość zależy od typu zmiennej, nie ma żadnej ogólnej zasady.
A: Zmienna automatyczna nie jest domyślnie inicjalizowana.
If right: Twoja odpowiedź jest poprawna.
If partly right: Twoja odpowiedź jest częściowo poprawna.
If wrong: Twoja odpowiedź jest niepoprawna.