Title: Statyczna próba rozciągania
Course: Podstawy Wytrzymałości Materiałów - laboratorium > Section: A. Statyczna Próba Rozciągania

Opracuj wyniki próby wytrzymałościowej i wyciągnij wnioski

1. Dla przebadanej próbki stalowej, na podstawie powyższych wyników pomiarów, wyznaczyć następujące parametry:

- początkowe pole przekroju poprzecznego So
- pole przekroju poprzecznego po zniszczeniu S
- granica proporcjonalności R(H)
- umowna granica sprężystości R(0,05)
- wyraźna dolna granica plastyczności ReH
- wyraźna górna granica plastyczności ReL
- wytrzymałość na rozciąganie Rm
- naprężenie rozrywające Ru
- naprężenia normalne
- odkształcenia względne podłużne
- moduł sprężystości podłużnej E

2. Narysować wykres zależności naprężenia normalnego od podłużnego wydłużenia względnego.

Sprawozdanie zapisać w formacie pdf i zamieścić jako załącznik do niniejszego zadania.