Title: Statyczna próba ścinania technologicznego
Course: Podstawy Wytrzymałości Materiałów - laboratorium > Section: D. Statyczna Próba Ścinania Technologicznego

Opracuj wyniki próby wytrzymałościowej i wyciągnij wnioski

1. Dla ośmiu przebadanych próbek wykonanych z płyty pilśniowej, na podstawie powyższych wyników pomiarów, wyznaczyć następujące parametry:
    - pole powierzchni ścinanej At
    - doraźną wytrzymałość na ścinanie Rt

2. Narysować wykres zależności doraźnej wytrzymałości na ścinanie od średnicy sworznia Rt(d).

Sprawozdanie zapisać w formacie pdf i zamieścić jako załącznik do niniejszego zadania.