Title: Statyczna Próba Rozciągania metali - panel sterujący i tryby pracy maszyny - QUIZ
Course: Podstawy Wytrzymałości Materiałów - laboratorium > Section: A. Statyczna Próba Rozciągania

Uzupełnij tryby pracy maszyny wytrzymałościowej do rozciągania oraz opisz przyciski panelu sterującego (maszyna z napędem mechanicznym).
Opisy umieść w polach oznaczonych numerami od 1 do 7 metodą "chwyć i upuść".
Wskazówka: Aby opis został zamieszczony w polu, przesuń go do środka pola.

Quiz można rozwiązywać go wielokrotnie.
Liczy się najlepszy uzyskany wynik.