Title: Statyczna próba zginania
Course: Podstawy Wytrzymałości Materiałów - laboratorium > Section: E. Statyczna Próba Zginania

Opracuj wyniki próby wytrzymałościowej i wyciągnij wnioski

1. Dla dwóch próbek wykonanych ze sklejki drewnianej (przebadanych w różnych statycznych schematach obciążenia), na podstawie powyższych wyników pomiarów, wyznaczyć następujące parametry:

    - moment bezwładności względem osi obojętnej Jy
    - wskaźnik wytrzymałości na zginanie Wg
    - wytrzymałość na zginanie Rg
    - moduł sprężystości podłużnej E

2. Narysować wykresy sił przekrojowych: siły podłużnej N(x), siły poprzecznej Q(x) oraz momentu zginającego Mg(x) dla obu schematów obciążenia.

Sprawozdanie zapisać w formacie pdf i zamieścić jako załącznik do niniejszego zadania.