Title: Statyczna Próba Ścinania Technologiczngo- etapy przeprowadzenia próby
Course: Podstawy Wytrzymałości Materiałów - laboratorium > Section: D. Statyczna Próba Ścinania Technologicznego

Rozwiąż "Statyczna Próba Ścinania Technologicznego - etapy przeprowadzenia próby - QUIZ" na min. 50%, a otrzymasz dostęp do pliku z etapami przeprowadzenia badania.