Title: Statyczna próba ściskania
Course: Podstawy Wytrzymałości Materiałów - laboratorium > Section: B. Statyczna Próba Ściskania

Opracuj wyniki próby wytrzymałościowej i wyciągnij wnioski

1. Dla dwóch walcowych próbek wykonanych z betonu, na podstawie powyższych wyników pomiarów, wyznaczyć następujące parametry:

- wytrzymałość na ściskanie Rc
- moduł sprężystości podłużnej E
- naprężenia normalne
- odkształcenia podłużne

2. Narysować wykres zależności skrócenia próbki od przyłożonej siły ściskającej

3. Określić klasę badanego betonu na podstawie normy PN-EN 206-1 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”, określającej wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich

Sprawozdanie zapisać w formacie pdf i zamieścić jako załącznik do niniejszego zadania.