Title: A. Statyczna Próba Rozciągania
Course: Podstawy Wytrzymałości Materiałów - laboratorium

A1. TUTORIALE

Statyczna Próba Rozciągania metali - cz. 1

Tutorial stanowi wprowadzenie do wykonania statycznej próby rozciągania metali. Prowadzi poprzez proces przygotowania próbek do badania obejmujący zdjęcie niezbędnych wymiarów: średnicy oraz długości odcinka, na którym będzie odbywał się pomiar wydłużenia próbki, a także zainstalowania próbki w aparacie do pomiaru jej wydłużenia.

Statyczna Próba Rozciągania metali - cz. 2

Tutorial prowadzi krok po kroku poprzez procedurę przeprowadzania statycznej próby rozciągania metali. Próba realizowana jest w ramach zajęć laboratoryjnych z wytrzymałości materiałów.

A2. SPRAWDŹ SIĘ!

A3. MATERIAŁY do druku

A4. ZESTAW POMIAROWY do samodzielnego opracowania